OMNIVIEWS

http://cmp.felk.cvut.cz

OMNIVIEWS

Sensor

OMNI camera

SVAVISCA mirror

SVAVISCA sensor

Uniform Resolution

+ = ,

Hyperbolic mirror SVAVISCA uniform resolution

SVAVISCA re-sampling SVAVISCA re-sampling

Application

Face detection Surveillance

Localization

The Fifth Framework Project No: IST-1999-29017 - Partners: LIRA Lab University of Genova; CMP, Czech Technical University in Prague; IST/ISR Lisboa